Gio Wiederhold SWparadigm 24

Measuring architectures

Client-Server:

¯ Directresourcereuse

¯ Changes affect many

clients

¯ Cost is

(m 2 ) ?

¯ Updatesarebatched dataflow dataflow change change

request request

Extended

Data Re-

sources

Mediated:

¯ Indirect resource reuse

¯ Mediatorknowledgereuse

¯ Changes in 1 mediator

¯ Cost is