Collaboration Needs:

Medical Records

Medical Records — Medical Researchers

Medical Researchers

Manufacturer�s Specs — Subcontractor

Manufacturer�s Specs

Manufacturer�s Specs — Subcontractor

Subcontractor

Intelligence Data — Front-line soldier

Intelligence Data

Intelligence Data — Front-line soldier

Front-line soldier

Medical Records

Medical Records — Insurance Company

Insurance Company

Gio Wiederhold TIHI Oct96 5